 -1.025679285E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.045200E+00  dx in pixels
 -9.031100E+00  dy in pixels
      1.018573  scalx
      1.017877  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
