 -1.024275094E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.533188E+00  dx in pixels
 -1.881183E+01  dy in pixels
      1.017217  scalx
      1.016960  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
