 -1.160006366E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.178800E+00  dx in pixels
 -1.285940E+01  dy in pixels
      1.013592  scalx
      1.023405  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
