 -1.056225173E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.196500E+00  dx in pixels
 -1.855778E+01  dy in pixels
      1.012347  scalx
      1.023875  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
