 -1.075628837E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.625429E-01  dx in pixels
 -1.841122E-02  dy in pixels
      1.024521  scale x
      1.024746  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
