 -1.078290451E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.559200E+00  dx in pixels
 -1.268310E+01  dy in pixels
      1.016737  scalx
      1.020264  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
