 -1.177487031E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.260800E+00  dx in pixels
 -1.078840E+01  dy in pixels
      1.016890  scalx
      1.019668  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
