 -1.122621684E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.408800E+00  dx in pixels
 -1.220500E+01  dy in pixels
      1.013374  scalx
      1.022970  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
