 -1.110610020E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.640000E-02  dx in pixels
 -1.028550E+01  dy in pixels
      1.017920  scalx
      1.018993  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
