 -1.099090396E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.581200E+00  dx in pixels
 -6.695200E+00  dy in pixels
      1.015321  scalx
      1.020376  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
