 -1.114162542E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.956814E-02  dx in pixels
 -3.111970E-02  dy in pixels
      1.026015  scale x
      1.022896  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
