 -1.100706892E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.344400E+00  dx in pixels
 -6.615100E+00  dy in pixels
      1.018043  scalx
      1.017813  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
