 -1.068033227E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.535100E+00  dx in pixels
 -7.247700E+00  dy in pixels
      1.017636  scalx
      1.019590  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
