 -1.113705360E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.826100E+00  dx in pixels
 -7.349600E+00  dy in pixels
      1.015067  scalx
      1.021595  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
