 -1.070217944E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.580700E+00  dx in pixels
 -9.623500E+00  dy in pixels
      1.017219  scalx
      1.019988  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
