 -9.262547440E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.533814E+00  dx in pixels
 -2.060591E+01  dy in pixels
      1.015442  scalx
      1.021199  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
