 -1.178443720E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.692200E+00  dx in pixels
 -1.106060E+01  dy in pixels
      1.018427  scalx
      1.019151  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
