 -1.140532640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.763800E+00  dx in pixels
 -1.545310E+01  dy in pixels
      1.015165  scalx
      1.022036  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
