 -1.025687540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.827828E+00  dx in pixels
 -2.056903E+01  dy in pixels
      1.013647  scalx
      1.023306  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
