 -1.166293462E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.307300E+00  dx in pixels
 -7.648800E+00  dy in pixels
      1.016774  scalx
      1.021227  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
