 -1.047614162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.387502E+00  dx in pixels
 -1.678438E+01  dy in pixels
      1.014880  scalx
      1.021819  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
