 -9.723692155E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.488000E-01  dx in pixels
 -1.100280E+01  dy in pixels
      1.017782  scalx
      1.018775  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
