 -1.142065781E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.284730E-02  dx in pixels
 -3.095213E-02  dy in pixels
      1.021252  scale x
      1.027095  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
