 -1.140474882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.131200E+00  dx in pixels
 -8.608800E+00  dy in pixels
      1.014096  scalx
      1.022720  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
