 -1.042269316E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.204300E+00  dx in pixels
 -8.044200E+00  dy in pixels
      1.012507  scalx
      1.025767  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
