 -1.081919059E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.656900E+00  dx in pixels
 -4.381500E+00  dy in pixels
      1.016387  scalx
      1.019876  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
