 -1.028882318E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.627200E+00  dx in pixels
 -7.617800E+00  dy in pixels
      1.015551  scalx
      1.020833  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
