 -9.384495120E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.448300E+00  dx in pixels
 -5.089000E+00  dy in pixels
      1.017834  scalx
      1.018302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
