 -9.768912669E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.804132E+01  dx in pixels
  8.576441E+00  dy in pixels
      1.021876  scale x
      1.028604  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
