 -9.767954440E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.444900E+00  dx in pixels
 -1.006120E+01  dy in pixels
      1.015705  scalx
      1.019859  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
