 -1.104341834E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.834891E-02  dx in pixels
  2.817531E-02  dy in pixels
      1.025915  scale x
      1.024970  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
