 -1.034015760E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.083800E+00  dx in pixels
 -9.463600E+00  dy in pixels
      1.014852  scalx
      1.020942  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
