 -1.168272876E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.736400E+00  dx in pixels
 -1.040180E+01  dy in pixels
      1.015109  scalx
      1.023471  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
