 -1.022417176E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.066954E+00  dx in pixels
 -1.890019E+01  dy in pixels
      1.013076  scalx
      1.023529  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
