 -1.003997518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.003400E+00  dx in pixels
 -1.412640E+01  dy in pixels
      1.011714  scalx
      1.024525  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
