 -8.344725180E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.623228E+00  dx in pixels
 -2.462493E+01  dy in pixels
      1.010155  scalx
      1.025772  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
