 -1.067620522E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.807813E+01  dx in pixels
  3.856736E+00  dy in pixels
      1.023091  scale x
      1.024921  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
