 -1.059540810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.044611E-02  dx in pixels
 -3.521389E-02  dy in pixels
      1.023418  scale x
      1.025883  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
