 -1.075477302E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.993067E-02  dx in pixels
  5.919461E-02  dy in pixels
      1.025515  scale x
      1.025022  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
