 -7.849717020E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.521387E+00  dx in pixels
 -3.266147E+01  dy in pixels
      1.015490  scalx
      1.021226  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
