 -7.605909870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.085863E+01  dx in pixels
 -3.313154E+01  dy in pixels
      1.015112  scalx
      1.021555  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
