 -7.553608610E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.539213E+01  dx in pixels
 -3.284212E+01  dy in pixels
      1.016089  scalx
      1.021348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
