 -1.007351863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.265071E-02  dx in pixels
  5.439050E-02  dy in pixels
      1.019188  scale x
      1.030963  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
