 -8.049461880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.115349E+01  dx in pixels
 -3.285653E+01  dy in pixels
      1.016050  scalx
      1.021680  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
