 -7.873118690E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.983559E+00  dx in pixels
 -3.369385E+01  dy in pixels
      1.015587  scalx
      1.021389  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
