 -1.015539843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.669300E+00  dx in pixels
 -6.678300E+00  dy in pixels
      0.994501  scalx
      1.021436  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
