 -1.004534700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.309600E+00  dx in pixels
 -9.356500E+00  dy in pixels
      1.017425  scalx
      1.018740  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
