 -8.296625510E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.363762E+00  dx in pixels
 -3.110476E+01  dy in pixels
      1.016495  scalx
      1.020911  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
