 -9.979730780E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.687500E+00  dx in pixels
 -8.468000E+00  dy in pixels
      1.017657  scalx
      1.018470  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
