 -1.017589981E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.734000E-01  dx in pixels
 -8.629900E+00  dy in pixels
      1.015800  scalx
      1.020821  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
